# Дед Егор

Аноним Андронников

В доме No $ на Софийской улице переодевалась женщина. И деду Егору, проходившему мимо, показалось, что в окне 2-го этажа - голая женщина. Чтобы получше рассмотреть, он привстал на носки, потом на пятки. Потом 3 раза на носок и 4 раза на пятки. Но так ничего и не разглядел. Тогда он пошёл домой за лестницей. И вот идёт дед Егор, тащит под боком лестницу. А лестница большая, громоздкая. Несёт её, потом обливается, но думает: "Ничего, что тяжело. А я вот бабу голую увижу, сразу полегчает". (Здесь надобно заметить, что дед Егор "г" произносил как "х", даже мысленно. Так, что думал он дословно так: "Ничехо, что тяжело. А я вот бабу холую увижу, сразу полехчает". По-моему, это важно). Идёт он, полчаса идёт, может, даже час идёт. И тут вспоминает, что забыл, где голую женщину видел, точнее, где собирался её увидеть. И не только это забыл, но забыл, где живёт и вообще где находится. Начал дед Егор бегать, искать. Лестницу свою бросил. Потом, правда, подобрал. Насколько я знаю, он до сих пор бродит по улицам, дом свой ищет. Вы, если его встретите, то передайте ему, что квартиру его давно приватизировали. Теперь там совсем другие люди живут, и пускай он идёт к чёрту!