# Эврика! Красивая спецификация по Гост

Е М Анемов

Новое - хорошо забытое старое...

Воспользовался информацией - поставь оценку работе. Спасибо.

## КРАСИВЫЕ спецификации по ГОСТ


Версия - 29.05.2080


Несмотря на почти 30-летний срок внедрения ГОСТов, регламентирующих 'Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах', радости от их существования практически никакой.

Это вызвано тем, что он фактически ориентирован только на печать текстовых табличных конструкторских документов (спецификаций, перечней элементов и т.п.) моноширинным шрифтом. Реально же широкое повсеместное использование прописных и строчных символов в одном документе 'в лоб' по нему невозможно, поэтому выходные документы выглядят достаточно УБОГО {даже в тексте самого ГОСТ нет приличных,- чтобы было на что посмотреть,- примеров: РОССТАНДАРТ 'мышей не ловит' (все примеры 30-летней давности)}.

Механическая же замена моноширинных символов пропорциональными шрифтами (типа чертежного шрифта Arial) невозможна, так как в этом случае вертикальные разделительные (между полями документа) линии будут 'ступенчатыми'.

Выходом из этой тупиковой ситуации может быть только создание документов как электронных ТАБЛИЦ с использованием пропорциональных шрифтов. Особо следует обратить внимание на то, что в этом случае возможно создание документов без горизонтальных разделительных линий между строками документа {что, кстати, допускается и ГОСТ 2.004}; горизонтальные линии видны на экране монитора, но не печатаются на бумаге!

Горизонтальные разделительные линии стоит использовать только в случае замены отдельных листов в ранее выпущенных документах (для обеспечения совместимости по внешнему виду).

Новые технические средства (в частности, лазерные и струйные принтеры) имеют расширенные возможности отображения данных и будет большим упущением ими не воспользоваться.

Образцы предлагаемых 'кирпичиков' и фрагментов спецификаций разных вариантов оформления:


Скачать файл


Вот и вся любовь (т.е. появляется возможность создавать по-настоящему КРАСИВЫЕ спецификации, а не то убожество, что приведены в примерах нормативных документов).

P.S.

1. Для исключения появления волнистой линии под словами спецификации (см., например, в рисунках слово 'Наименование') необходимо в текстовом редакторе ОТКЛЮЧИТЬ автоматическую проверку орфографии.

2. Для обеспечения максимальной информационной совместимости листов спецификаций, выполненных на бумаге формата 210*297 и 'западенских' - формата 216*279 мм рекомендуется 'наши' документы выполнять по рисункам 5 и 7 (т.е. основные надписи и дполнительные графы располагать вдоль узкой стороны формата). Если же выполнить все записи документа курсивным шрифтом, то им вообще цены не будет.

3. И вообще, 'стандарт - не догма, а руководство к действию' (Е. Анемов, 2000).

Желаю успехов в работе...

P.Р.S. По малому числу оценок статьи пользователями понял, что народ не врубился, что к чему. А соль этого опуса проста: указать возможный вариант пути решения проблемы повышения качества текстовой табличной конструкторской документации.

И не надо мне тыкать, что в Compas'е и в других системах все это уже производится автоматически и КРАСИВО (до красоты-то там как раз очень далеко). Если я неправ, пришлите мне посмотреть для сравнения лучший свой или чужой аналогичный РЕЗУЛЬТАТ. Слабо?

Только боюсь, что не доживу (80)...