# Что дает ношение маски

Гера Коганицкий Греев

Что дает ношение маски

Очень мало

Если вкратце -- маска в данной ситуации это пустое место ... почему -- агент фильтрующийся вирус -- он настолько малый что способен,  ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ,  пройти через все.


Маска такие условия создает.


Воздух, как вдыхаемый так и выдыхаемый,  через нее идет  по одному пути и она постоянно влажная. Проще говоря, вирус в ней живет до посинения (твоего) и хорошо себя чувствует.


Маска кое-как защищает окружающих от тебя ... но не тебя от заболевших.


Респиратор имеет клапан, который разделяет входной и влажный выходной воздух.

Для вируса условия хуже ... если есть коробка поглотитель с антибактериальным агентом (уголь работает плохо -- только в комплексе), то уровень защиты высокий.


Максимальный уровень защиты -- военные костюмы и полный костюм для спец лабораторий -- респиратор с комплектным поглотителем и встроенным ультрафиолетовым облучателем (проблема аккумулятора) или респиратор замкнутого цикла (проблема регенеративного патрона -- лучшие /ну те, которые я знаю/ работают около 6 часов и весьма трудоемкие для регенерации /нужен специалист/) ... так же существуют костюмы для спец лабораторий с внешней подачей воздуха - это полный/высший уровень зашиты но, по уровню обеспечения работы - это, так же, высший пилотаж - целый подсобный цех ... с очень сложным циклом.


Моя рекомендация к тем, у кого дома есть заболевшие и к малограмотным путинским

врачам-чиновникам - если вирус построен с использованием фрагмента оболочки вируса гепатита D или M, то он очень чувствителен к ультрафиолетовому излучению.

Поставьте в каждой палате или комнате ультрафиолетовый излучатель /частные лица очень дешево могут купить китайский в интернете/ это даст большую защиту , чем одни маски.

Только защитите больного от прямого луча и сами используйте крем от загара.