# Искуситель

Иван Аксёнов

Сколько бесконечных ужасных войн, преступлений, стихийных бедствий и смертельных болезней пережито человечеством! Сколько пролито крови и слёз! Мировой океан невыносимых страданий, крови и слёз! Сколько миллиардов убитых, истреблённых, замученных, умерших от голода... Когда же конец?!

Сколько раз прочитана молитва "Отче наш" миллиардами верующими от начала возникновения христианства и до нынешних времён? Возможно, триллионы, а может быть, и миллион миллиардов раз!

И задаётся верующий извечно волнующим и мучительным для себя вопросом: сколько пройдёт ещё столетий или тысячелетий и сколько этих бесчисленных квадриллионов раз ещё нужно произнести "Отче наш", чтобы наконец Спаситель пришёл?

Искуситель не дремлет, он тут как тут и наговаривает вкрадчиво: ледяная скала, взывай так к ней, как к Творцу, давно ожила бы тысячу раз от жалости к бедам несчастных людей. Но ответа с небес всё нет и нет, как и Спасителя с чудесами нет и не будет, как и Воскрешения нет и не будет. Потому что Бог - это ничто.