# О сервере

Аноним Редактор

HPE Proliant DL360 Gen9 8хSFF(2*E5-2680v4 14c 2.4GHz, 4*32DDR4-2400, SAS P440ar, 4*1Gb, 2*800W)

Итак, сервер журнала "Самиздат":


Форм-фактор: 1U 19" 8*2.5" Процессоры: 2 x Xeon E5-2680v4 14-core (2.4GHz, Broadwell, 120W, LGA2011-3) Радиаторы: HPE DL360 Gen9 Standard Heatsink Kit (734042-001) Память: HPE 128 Гб = 4*32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 SAS Raid: HPE Smart Array P440ar/2GB 12Gb 2-ports Int FIO SAS Сеть: HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i HPE рельсы в стойку Питание: 2*800 W Flex Slot Platinum (среднее 100-180 W) Диски: 2.5" - 2 sas-hdd, 2 sas-ssd, 10 Tb HPE 1.2Tb HDD SAS 6Gb/s 10k rpm (HCBF1200S) HP 1.2Tb HDD SAS 6Gb/s 10k rpm (742934-001) HPЕ 3.84TB SSD SAS 6G SFF (804170-001) HPЕ 3.84TB SSD SAS 6G SFF (804170-001)

Форм-фактор: 1U 19" 8*2.5" Процессоры: 2*Xeon E5-2667v2 8-core(3.30GHz, Ivy-Bridge-EP, 130W, LGA2011) Память: 8*16Gb DDR3 Samsung REG ECC PC3-10600 CL9 SAS Raid: PercH710mini-512Mb (0,1,5,6) Сеть: 10Gb Intel X540-AT2 2 порта, 1Gb Intel I350 2 порта Питание: 2*750 W (среднее 100-180 W) Диски: 4 sata ssd диска, 9.6 Tb SSD SATA 1.9TB Intel SSDSC2KB019T801 TBD 7100 SSD SATA 1.9TB Intel SSDSC2KB019T801 TBW 7100 SSD SATA 2TB Patriot P210 P210S2TB25 TBW 960 SSD SATA 3.8TB Intel D3-S4520 TBW 15200

## Предыдущие инкарнации сервера


2.93 ГГц/1+4Mb/4.80 Ghz/LGA1366 6cores Память: 6*16Gb DDR3 Samsung REG ECC PC3-10600 CL9 LSI SAS MegaRAID 9267-8i SFF-8087 PCIEx8 0,1,5,6,10,50,60 Диски: HDD SATA 6G 16T Seagate Exos X16 ST16000NM001G

(LGA1366, i5520,1xPCI-E, SVGA, DVD, SATARAID, 4x HS SAS/SATA, 2xGbLAN, 12DDRIII 560W) Процессоры: 2*Xeon E5506 2.13 ГГц/1+4Mb/4.80 Ghz/сLGA1366 4cores Память: Kingston KVR1333D3D8R9SK3/6GI DDR-III DIMM kit 6*2Gb PC3-10600 ECC Registered CL9 Питание: 560 W SAS-контроллер: Intel SASMF8I PCIe4, SAS/SATA RAID 0/1/5/10, 8-Channel Диски: 3 SAS/SATA 3.5" HDD, 1 SSD 2.5" /dev/da0 SAS 600Gb Hitachi 15000 rpm Ultrastar 15K600 HUS156060VLS600 64Mb /dev/da1 SAS2.0 2T Seagate 7200 rpm Constellation ES ST32000444SS /dev/da2 SATA 2T Seagate 7200 rpm /dev/da3 SSD 300Gb Intel 320 Series SSDSA2CW300G3K5 2.5" MLC

(LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 3xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 600W) Процессоры: 2* CPU Intel Xeon E5405 1U Passive 2.0 ГГц/ 12Мб L2/ 1333МГц 771-LGA 4cores Память: 8* Kingston KVR667D2D8F5/1G DDR-II FB-DIMM 1Gb PC2-5300 ECC CL5 Питание: 600 W Диски: 3 SAS/SATA HDD 3.5" 2.9T sda SATA300G Seagate 7200 rpm sdb SAS 600G Hitachi 15000 rpm Ultrastar 15K600 HUS156060VLS600 64Mb sdc SATA3 2T Seagate 7200 rpm


## История использования дисков

23.11.2024 HPE 1.2Tb HDD SAS 6Gb/s 10k rpm (HCBF1200S) <12,200 руб> 24.02.2024-23.11.2024 HP 1.2Tb HDD SAS 6Gb/s 10k rpm (742934-001)Умер. Частые fail ЛУН'а на нем собранного ------------- конец 4 сервера 22.07.2017 SATA 2T 11.03.2012 SSD 300Gb Intel 320 Series SSDSA2CW300G3K5 2.5" MLC <17,000 руб> 16.02.2011-17.06.2017 SAS-2 2T Seagate 7200 rpm Constellation ES <10,500 руб> 06.04.2010 Hitachi SAS 600Gb Ultrastar 15K600 HUS156060VLS600 15000rpm 64Mb <17,000 руб> ------------- конец 3-го сервера 19.01.2009 Fujitsu SAS 300Gb (замена по гарантии) 26.12.2008-18.01.2009 Fujitsu 300Gb SAS 15K. Умер. Zero sized. 05.12.2007-06.04.2010 Seagate Barracuda ES 750Gb SATA-II ST3750640NS переставлен в game ------------- конец 2-го сервера 13.07.2007-11.03.2012 Seagate Barracuda ES 400Gb SATA-II ST3400620NS вынут на полку 20.09.2007-05.12.2007 Seagate Barracuda 400Gb SATA-II ST3400620AS переставлен в game 13.07.2007-20.10.2007 Seagate Barracuda 400Gb SATA-II ST3400620NS вынут на полку ------------- конец 1-го сервера ------- 15.11.2005-13.07.2007 Seagate Barracuda 300Gb ATA100 ST3300831A переставлен в max 22.10.2004-13.07.2007 Hitachi 250Gb SATA HDS722525VLSA80 Бэдблоки 15.08.2003-06.11.2005 Hitachi 120Gb ATA100 IC35L120AVV-207-0. Бэдблоки 01.01.1999-16.04.2004 IBM SCSI-U3 36Gb SCSIU3 DDYS-T36950 Умер (от перегрева?) а>

## Intel Server System SR1530CL, 1U

(13 июня 2007 - 05 декабря 2007) Процессоры: 2* Xeon Core2duo 5110 Шасси: Intel Server Board S5000VLC Память: 2* Kingston KVR667D2D8F5/1G 1GB 2RX8 PC2-5300F FB DIMM Память: 2* Kingston KVR667D2D8F5/1G PC2-5300 CL5 ECC 240pin FB-DIMM Заполнение: A1,B1, A2,B2,A3,B3 (DDR2 not supported) Питание: 400 W SATA-2: Silicon Image SiI 3124 PCI-X SATA, 4 ports Диски: SATA-II Seagate 400Gb SATA-II Seagate Barracuda ES 750Gb S/N: 5QD2C3B2 ST3750640NS Firmware: 3.AEG 1453521/16/63 а>

## MicroStar 865G, Industrial 1U

(в эксплуатации с августа 2003 - 13 июня 2007) M/B: MicroStar 865G CPU: P-IV-2.4Ghz, RAM: 1Gb/3200DDR, Disk: 120Gb ATA100 HITACHI IC35L120AVV-207-0 Disk: 250Gb SATA Hitachi HDS722525VLSA80 7,200 rpm, 8Mb cache Disk: 300Gb ATA100 Seagate Barracuda ST3300831A S/N: 3NF17N5F P/N: 9Y7284-301 Firmware: 3.03 Video: onboard Ethernet: onboard 100 Case: 19" INDUSTRIAL 1U FL-102 Операционная система: FreeBSD 4.8-release Плюс некоторые доработки в системе вентиляции подручными средствами. Итого примерно 1100$