# Сколько б сказке...

Веда Корнилова

Сколько б сказке не виться горлицей,

Струйкой дыма с золы пожарища,

Черной вестью над старым кладбищем -

Все однажды должно закончиться.


Разлетятся, как листья осенью,

Те, о ком столько песен сложено;

За плечами их долг непрошеный,

В волосах пыль смешалась с проседью.


И назло всем лихим пророчествам

Больше не с кем сражаться до смерти,

Каждый волен теперь свой путь найти,

Чтобы жить и любить, как хочется.


Сгинут, может, они, забудутся.

Но с тобой мы судьбою связаны

Самой главной последней фразою,

На которой беда оступится.


Впереди еще много видится

Самых разных дорог нехоженых,

Дней, друг с другом спокойно прожитых,

Что для славных легенд нелепица.


Если будет - пусть будет в скорости.

А пока: до утра довериться

Лишь тебе, да костру, что теплится,

Отгоняя все наши горести.