# Я - пыль

Маго Лина

Воспарив, микродозами кожи

Оседаю на крышке стола.

Свой полёт не вполне подытожив,

Продолжаю себя расстилать


По коврам и диванным подушкам,

По шкафам и багету картин...

Я порхаю, легка и воздушна,

В микрометры себя превратив.


Приземляясь, взлетаю повторно,

Золочусь на восходных лучах,

Наполняясь полётным восторгом,

Что, распавшись, дано получать.


Ощущаю дыхание ветра

За удвоенным рамой стеклом

И пространство кубических метров

Заселяю квадратным назло.


А когда моё тело умчится

Оболочку на душу менять, -

Влажной тряпкой счищая частицы,

Кто поймет, что стирает меня?