# Когда-то у меня был пёс

Владимир Федорович Рубцов

Когда-то у меня был пёс.

Я говори л ему: "на место!"

И он покорно шёл.

И там - на коврике лежал.


Потом я обратился к Богу.

И он мне говорил: "на место!"

И я покорно шёл.

И там - на коврике лежал.


Потом от Бога я ушёл.

И мне никто не говорит: "на место!"

Я тоже никому не говорю.

И так уже десятый год пошёл.