# Мвф объяснил причины роста экономики России

Олег Павлович Рыбаченко

МВФ объяснил причины роста экономики России

МВФ: решение Запада о конфискации активов России потребует юридической основы


Сюжет

Война санкций

Экономика России растет быстрее прогнозов многих экономистов, но это связано с инфляцией и "перегревом экономики", заявили в МВФ. В 2023 году российский ВВП вырос на 3,6%, в 2024-м власти ожидают рост на 2,3%

Гита Гопинат

Гита Гопинат (Фото: Susana Vera / Reuters)

Российская экономика растет "сильнее, чем мы ожидали", заявила замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Foreign Policy. Видеозапись опубликована на Vimeo.


"В этом году мы пересмотрели его в сторону увеличения на полтора процента", - сказала Гопинат.


Интервьюер напомнил, что МВФ подвергался критике за оптимистичные прогнозы, Гопинат с ним согласилась и предположила, что теперь все больше людей понимают достоверность оценок.


rbc.group

Реклама 00:00

00:02 / 01:52

Пропустить рекламу можно через

"Этому сопутствуют большие бюджетные расходы. Военные расходы чрезвычайно высоки. Социальные выплаты чрезвычайно высоки", - пояснила Гопинат. Она подчеркнула наличие "растущего дефицита" и "перегретой экономики", наблюдается инфляционное давление: "Так что вы видите, откуда берется рост".


Пока неясно, продолжила она, что произойдет в среднесрочной перспективе. По мнению Гопинат, "потеря человеческого капитала" и ограниченная возможность импортировать высокотехнологичную продукцию потенциально может сократить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Положение неопределенное, развитие ситуации зависит от ближайших месяцев, уверена она.


Замглавы МВФ также коснулась темы вероятной конфискации российских активов западными странами: "Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем".


Что будет с российской экономикой в 2024 году

Экономика

Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Президент Владимир Путин называл этот результат хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан "достаточно серьезный шаг вперед".


"Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным - 3,6%. Это выше среднемировых темпов", - сообщил он в феврале. Путин отметил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.


Власти ожидают в 2024-м меньшего увеличения ВВП, чем в прошлом году. Прогноз Минэкономразвития, на основе которого сверстан федеральный бюджет, предполагает рост на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном.


В конце января МВФ опубликовал доклад, согласно которому в 2024 году ВВП России вырастет до 2,6%, тогда как прошлой осенью фонд ожидал рост экономики России на уровне 1,1%. "Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам", - отреагировали на изменение прогнозов в Минэкономразвития.

О перегреве экономики России сообщал прошлой осенью Центробанк. "Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень", - сообщил департамент исследований и прогнозирования Банка России. Речь идет о максимальном уровне выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей.