# Достреливаем, что имеем

Е Л Хайдуров

Было опубликовано в 2003м в газете "Пять охот", так как сайт пропал - дублирую сюда.

Состояние стрелкового спорта России сегодня вызывает беспокойство стрелковой общественности. Это особенно остро обсуждается в год Олимпийских игр в г. Афины.

Впервые выйдя на Олимпийские игры 1952 года в г. Хельсинки советские стрелки своим успешным выступлением ошеломили мировую стрелковую общественность. Золотая медаль А. Богданова и бронзовая медаль Л. Вайнштейна в стрельбе из крупнокалиберной винтовки на 300 метров, серебро и бронза Б. Андреева в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров, 4 и 5 места К. Мартазова и Л. Вайнштейна в стрельбе из пистолета на 50 метров, вошедших в шестерку лучших - все эти результаты обеспечили победу в пулевой стрельбе на Олимпиаде.

Универсальность подготовки наших стрелков наглядно показал Л. Вайнштейн - 3-е место в стрельбе из винтовки и 5-е место в стрельбе из пистолета - единственный случай в крупнейших международных соревнованиях.

Через 2 года советские стрелки с триумфом выиграли чемпионат мира 1954 года в г. Каракас (Венесуэла) - 20 золотых медалей! И в течение 40 лет мы не проиграли ни одного чемпионата мира. Лишь в 1978 году наши стрелки не участвовали в чемпионате мира в г. Сеул (Южная Корея). 1994 год - первое поражение наших стрелков.

Перестройка, экономический спад сказались и на спорте. Стрелковый спорт всегда был расходным: специальное дорогостоящее спортивное оружие и боеприпасы, экипировка, оборудование тиров и стрельбищ, проведение учебно-тренировочных сборов - все это требовало немалых расходов.

Стрелковый спорт по своей прикладности стоит на первом месте и не удивительно, что ему придавали огромное значение и средств не жалели.

История развития стрелкового спорта в России насчитывает уже более 100 лет. Наибольшее развитие он получил после революции 1917 года. Первая спартакиада народов СССР прошла в 1928 году и пулевая стрельба занимала в ней особое место. Учрежденный в 1932 году значок "Ворошиловский стрелок" 1-й и 2-й ступени дал большой толчок массовому занятию населения стрельбой из боевой винтовки и развитию стрелкового спорта. Известно, что в довоенные годы советские стрелки участвовали в заочных международных соревнованиях и часто выходили победителями. Стрельба в этих соревнованиях велась из малокалиберной винтовки. В начале 30-х годов у нас появились винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-9 и опытные образцы целевых винтовок.

Для участия в Олимпийских играх 1952 года было закуплено 10 пистолетов, ведущей в то время, швейцарской фирмы "Хемерли". А у нас уже были разработаны целевые винтовки МЦ-12 калибра 5,6 мм и МЦ-13 калибра 7,62 мм.

Они были разработаны в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Обе винтовки показали отличные результаты на Олимпиаде 1952 и на чемпионате мира 1954 г.

В настоящее время обеспечение стрелкового спорта современным оружием оставляет желать лучшего. Невольно напрашивается вопрос: почему наши стрелки сборной команды переходят на иностранные модели, которые в нашем понимании не являются лучшими? Почему в пистолетных стрельбах нет улучшения результатов, а у женщин он явно снизился?

Одной из причин является пассивное отношение руководства стрелковым спортом к созданию новых моделей, отвечающих современным требованиям и сохранению производства лучших моделей. Это отношение привело к тому, что Ижевский механический завод снял с производства в 1980 году модели ИЖ-ХР-30 и ИЖ-ХР-31 (поставленные на производство в 1972 г.) и заменил их моделями заводской разработки ИЖ-35 и ИЖ-34, уступающими по своим эксплуатационным качествам снятым, а Тульский оружейный завод снял с производства в 1992-93 годах все спортивное оружие - признанные лучшими целевой пистолет ТОЗ-35 (из которого в настоящее время стреляют более 60% стрелков всего мира) и спортивный револьвер ТОЗ-49 - основное оружие наших стрелков.

Небольшой экскурс в историю создания спортивных пистолетов показывает, что до перестройки наша промышленность обеспечивала в основном потребность стрелкового спорта. Что мы имели? В 1947 году на производство был поставлен спортивный самозарядный пистолет Марголина (МЦМ), который по сегодняшний день является лучшим пистолетом для начального обучения, а до 1972 года был лучшим пистолетом для женщин. Лишь с небольшой модернизацией, которую проводили оружейные мастера команд, позволял завоевывать золотые медали чемпионатов мира и устанавливать мировые рекорды (Юлина Н. - 570 очков в упражнении МП-5, г. Каир 1962 г.). Модернизированный пистолет Марголина под укороченный малокалиберный патрон с успехом использовали в скоростной стрельбе по 5-ти силуэтным мишеням в ограниченное 8-ю, 6-ю и 4-мя секундами время на серию из 5 выстрелов: 2 серии за 8 сек., 2 серии за 6 сек. и 2 серии за 4 сек. - всего по 30 выстрелов в каждой половине упражнения. В 2 дня - 60 выстрелов. На чемпионате мира 1954 г. Н. Калиниченко выиграл золотую медаль и установил мировой рекорд - 584 очка, а в 1962 г. на чемпионате мира в г. Каир С. Тягний установила рекорд среди женщин - 583 очка. В 1952-53 году в ЦКИБ'е был разработан целевой пистолет МЦ-2, который выпускался опытным заводом ЦКИБ'а небольшими партиями. На серийное производство на Тульском оружейном заводе не был поставлен из-за технологических сложностей конструкции. Кроме этого МЦ-2 имел недостатки эксплуатационного порядка: неудачный "баланс", большой вес и неудобство заряжания (приходилось упираться стволом или спусковой скобой в какой-либо упор, чтобы закрыть затвор).

Но несмотря на это стрелки приспосабливались к нему - единственному целевому пистолету в то время. Стрелки облегчали или утяжеляли его, чтобы изменить "баланс", подвешивали под мушкой грузики или переделывали рукоятку, изменяя угол наклона рукоятки, делали выводы вниз от спускового крючка. В сборной команде СССР единицы стреляли из МЦ-2. Основная группа сборной команды все же стреляла из "Хемерли", но их не хватало. Единственный стрелок сборной А. Ясинский после серьезной доработки МЦ-2 на чемпионате Европы 1955 года в г. Бухарест установил мировой рекорд - 566 очков. Поиски стрелков в улучшении "баланса" и качества спускового механизма привели к тому, что в 1959 году появился целевой пистолет "Х-1МТ" "Бауменец" и ИЖ-1 Ижевского механического завода конструкторов Б. Плецкого и Лобанова Д. В г. Львов на весеннем первенстве СССР мастер спорта Б. Крихели стреляя из опытного образца "Х-1МТ" занял 1-е место с результатом 555 очков. Там же пистолет был испытан стрелками сборной команды, одобрен с замечанием по спусковому механизму, и рекомендован к производству как удачная модель. В начале 60-х годов появился целевой пистолет МЦ-55 мастера спорта Б. Субботина, выпускника Тульского политехнического института, конструктора ЦКИБ'а. "Х-1МТ", ИЖ-1 и МЦ-55 заменили МЦ-2 в сборной команде. Из пистолета ИЖ-1 в 1960 г. мастер спорта А. Гущин выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Риме. После небольшого изменения в спусковом механизме было изготовлено 6 шт. "Х-1МТ" на ремонтной базе Московского военного округа зимой 1960-61 года для стрелков Вооруженных сил. Из одного пистолета этой партии мастер спорта В. Столыпин выиграл золотую медаль на чемпионате мира в г. Каир в 1962 г. Пистолет был поставлен на производство в 1962 г. на Тульском оружейном заводе и получил индекс "ТОЗ-35" и стал основным пистолетом наших стрелков, получил большое распространение за рубежом. Из него выиграны золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских играх 1976, 1988, 1992, 1996 годов и по оценке зарубежных оружейных проспектов считается за последние 25 лет лучшим целевым пистолетом (ежегодная международная оружейная выставка, г. Нюрнберг 1999 г.).

В середине 60-х годов ИЖ-1 сняли с производства, а МЦ-55 выпускался небольшими партиями ЦКИБ'ом, продавался за рубеж. Из него стреляли единицы стрелков сборной команды, которые смогли освоить его. Так мастер спорта Г. Косых в 1968 г. выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Мехико с результатом 562 очка, а из модернизированного пистолета МЦ-55-2 мастер спорта А. Мелентьев выиграл золото на Олимпийских играх 1980 г. в Москве с рекордом мира -581 очка. А в 70-х годах мастер спорта М. Папава дважды устанавливал рекорды СССР - 576 и 577 очков.

В 1954 году впервые наша сборная команда участвовала в чемпионате мира в г. Каракасе. Она была вооружена боевыми револьверами "Наган", который наши стрелки использовали в стрельбе из крупнокалиберного револьвера.

На чемпионате увидели, что наш прославленный "Наган" не может соперничать со спортивными револьверами "Смит-Вессон" и "Кольт" и другими образцами с длиной ствола 6 дюймов (152,4 мм) и патронами со свинцовой пулей. С коротким стволом (около 100 мм) и патронами с оболочечной пулей "Наган" не позволял сделать высокий результат, хотя наши стрелки умели стрелять. Было принято "беспрецедентное" решение - купить там же 2 револьвера "Смит-Вессон" и патроны к ним. Наши стрелки оказались на высоте и доказали, что они лучшие стрелки-револьверисты - стреляя по очереди в 2 смены они выиграли командное 1-е место (золото) и установили командный мировой рекорд - 2319 очков. А. Ясинский был 4-м с результатом 581 очко, Л.Вайнштейн - 581 очко без одного выстрела! Чемпионом был Т. Ульман - с 586 очками. В стрельбе по появляющейся мишени на 3 секунды, впервые стреляя из "Смит-Вессона" в зачетной стрельбе 1-ый выстрел сделать по пустой каморе - барабан не довернулся при взведении курка - промах! Но, собравшись (чтобы не подвести команду) он остальные 29 выстрелов сделал одни "десятки"!

В 1955 году был поставлен вопрос перед промышленностью - нужен новый револьвер и патроны со свинцовой пулей лучшей кучности.

Задание получал ЦКИБ СОО, как головная организация. Первая модель револьвера МЦ-4 на базе "Нагана" появилась в 1956 г., а все стрелки к этому времени стреляли из перестволенных "Наганов" и патронами со свинцовой пулей, которые промышленность оперативно стала выпускать, но пока в небольших количествах. Стрелки еще стреляли и старой "железкой" (т.е. боевыми патронами с оболочечной пулей) и немного новыми патронами ("свинцом").

В Бухаресте на чемпионате Европы 1955 года еще стреляли из "Смит-Вессонов" и М. Умаров установил новый мировой рекорд - 588 очков. "Смит-Внссон" наши стрелки использовали в последний раз на чемпионате мира 1958 года в Москве.

К 1961 году в ЦКИБ'е было разработано 4 модели револьверов: МЦ-4, МЦ-4-1, МЦ-2 и МЦ-4-3. Но ни один из них не был признан стрелками. МЦ-4-3 был "гибридом" револьвера и пистолета, т.к. имел над барабаном и стволом скользящую вдоль ствола деталь, похожую на затвор самозарядного пистолета, которая к тому же закрывала курок. Для каждого выстрела нужно было оттянуть "каретку" в крайнее заднее положение. Барабан отходил назад и поворачивался, а при досылании "каретки" вперед досылался вперед. Курок был закрыт и было невозможно определить взведен или нет. Естественно стрелки опробовали его в стрельбе и из-за этих неудобств отказались использовать его. На вооружении остался наш "старый и добрый "Наган", на которых иногда встречалось клеймо "Тульский императорский Петра Великого оружейный завод. Тула 1895 г.".

В 1961 г. на одном из совещаний по вопросу разработки спортивного револьвера главный инженер ТОЗа В.Л. Чернопятов пригласил на завод Е. Хайдурова для разработки спортивного револьвера. Со 2-го января по июнь 1962 г. Хайдуров Е.Л. разработал конструкцию и лично изготовил опытный образец револьвера Т-62 (Тула - 1962 год) Чернопятов В. консультировал Хайдурова при разработке конструкции и когда револьвер был готов, отказался ставить свою букву. Тогда Хайдуров Е. тоже отказался, и на первом опытном образце появилось клеймо "Т-62". На чемпионате мира 1962 г. в г. Каир Хайдуров в составе команды стрелял из своего револьвера и с результатом 589 очков выиграл серебряную медаль, а команда из револьверов "Наган" установила новый мировой рекорд - 2349 очков. 1-е место занял И. Бакалов - 590 очков - из револьвера "Наган". В 1962 году револьвер Т-62 был поставлен на производство и получил индекс ТОЗ-36. Спортсмены одобрили его и проблема спортивного револьвера была решена. Уже в 1963 году на чемпионате Европы в г. Стокгольм А. Удачин стал чемпионом с результатом 591 очков из ТОЗ-36. Одновременно с револьвером ТОЗ-36 был поставлен на производство и пистолет "Х-1МТ" "Бауманец" с небольшой доработкой шнеллерного механизма, которую провел автор на 6-ти экземплярах еще в 1960-61 годах. Решение В. Л. Чернопятова поставить на производство целевой пистолет ТОЗ-35 и револьвер ТОЗ-36 вызвало недовольство дирекции ЦКИБ'а и Миноборонпрома и он был вынужден "по болезни" уйти в Тульский политехнический институт на заведование кафедрой "РИПАМ" (расчет и проектирование автоматических машин). И это несмотря на то, что была решена проблема по обеспечению стрелкового спорта целевым пистолетом и револьвером.

Проблема обеспечения стрелкового спорта в стране еще стояла довольно остро. Несмотря на удачное выступление Калиниченко Н. на чемпионате мира 1954 г. и мирового рекорда А. Кропотина на чемпионате Европы 1963 года - 595 очков в скоростной стрельбе по 5 силуэтным мишеням из самостоятельно переделанных оружейными мастерами пистолетов Марголина под укороченный патрон промышленность ничего не давала. Стрелки и оружейные мастера продолжали переделывать пистолеты самостоятельно. В начале 1955 года появилась модель МЦ-1 - разработка на базе пистолета Марголина по образцу "кустарных" пистолетов стрелков. Но она практически не отвечала требованиям спортсменов.

Мастер спорта К. Шептарский разработал пистолет для скоростной стрельбы на базе Марголина под укороченный патрон, обрезав на половину рукоятку (естественно укоротив магазин вдвое, на 5 патронов) и перевернул пистолет, образно говоря "вверх ногами". Ствол пистолета стал на уровне середины кисти стрелка. Это было сделано для уменьшения (и даже исключения) подброса пистолета после выстрела. В ЦКИБ'е доработали его, придав ему производственный вид и как всегда присвоили свою марку МЦ-3 "Рекорд". Но он не получил распространения и не был поставлен на производство, кроме небольших партий опытного завода ЦКИБ'а. Это, конечно, был шаг вперед, но руководство стрелковой федерации запретило продавать его за рубеж, несмотря на просьбы иностранных федераций, чтобы преподнести сюрприз на Олимпиаде 1956 г. в Мельбурне. За рубежом прошла волна недовольства против применения этого "комбайна для скоростной стрельбы". На Олимпиаде 1956 г. в Мельбурне разрешили еще стрелять из МЦ-3, но на генеральной ассамблее международного Олимпийского комитета ограничили размеры пистолета. Пистолет должен помещаться в ящик с внутренними размерами 300х150х50 мм, а канал ствола не должен быть ниже верхнего обреза кисти. Вес пистолета должен быть не более 1280 граммов. Эти размеры в дальнейшем распространили на стандартный малокалиберный пистолет и спортивный револьвер. Стрелки срочно начали самостоятельно "обрезать" пистолеты и рукоятки, подгоняя их по новым правилам, т.к. с 1 января 1957 года эти правила вступали в силу.

Естественно ЦКИБ не остался в стороне - появились пистолеты МЦ-1-1, МЦ-1-2, МЦ-1-2Э. К 1964 году Ижевский завод разработал модель ИЖ-2. Но стрелки продолжали "курочить" МЦУ (пистолет Марголина под укороченный патрон) на свой вкус и манер, "изобретать" различные дульные тормоза и "компенсаторы", чтобы уменьшить подброс пистолета после выстрела. Практически это длилось до 1965-66 года и дальше.

Встал вопрос: с чем же ехать в г. Токио на Олимпиаду 1964? Главный тренер сборной страны Андреев И. обратился к Хайдурову срочно сделать 5 пистолетов, но сошлись на 3-х экземплярах, т.к. с мая до октября было всего 6 месяцев, еще нужно время на освоение стрелками новых пистолетов. Хайдуров Е. и Разоренов В. (его пригласили на помощь) за 100 дней воплотили свои идеи в 3 экземплярах ХР-64 и обеспечили сборную команду. Выступление на Олимпиаде всей команды было неудачным. Была выиграна только одна серебряная медаль в стрельбе из крупнокалиберной винтовки на 300 метров - Ш. Квелиашвили выиграл единственную серебряную медаль с результатом 1144 очка. И. Бакалов был лишь 7-м с результатом 588 очков, хотя в период подготовки к Олимпиаде довел рекорд СССР до 596 очков.

После Олимпиады для стрелков Вооруженных Сил было в г. Балаклее было изготовлено 10 пистолетов ХР-64 в 1965 году, еще 10 штук в 1966 году, а Разоренов В. по линии "Динамо" изготовил 9 пистолетов. Эти 32 пистолета временно решили проблему. Р. Сулейманов на Олимпиаде 1968 г. (г. Мехико) завоевал бронзовую медаль с результатом 591 очко, и В. Торшин на Олимпиаде 1972 (г. Мюнхен) также получил бронзу с результатом 593 очка.

В 1968 году ХР-64 прошел государственные испытания и был рекомендован к серийному производству на Ижевском механическом заводе. Были разработаны авторами унифицированные малокалиберные пистолеты на базе ХР-64 к 1972 году: стандартный ИЖ-ХР-30 и для скоростной стрельбы ИЖ-ХР-31. Из-за унификации обе модели ухудшили свои характеристики, но удовлетворяли основным требованиям, особенно по безотказности в работе.

Из стандартного ИЖ-ХР-30 Г.Корзун установила рекорд СССР в упражнении МП-5 593 очка в 1976 г. и мировой рекорд - 592 очка в 1977 году. Н. Салуквидзе в 1987 году установила мировой рекорд - 595, а в 1988 выиграла золотую медаль Сеульской олимпиады с Олимпийским рекордом - 590 очков.

Из ИЖ-ХР-31 Иваненко В. установил мировой рекорд среди юниоров - 598 очков, а М.Зюбко установил рекорд СССР - 599 очка.

Но унификация ИЖ-Х-30 и ИЖ-ХР-31, как говорилось выше, ухудшало качество обеих моделей. Это отметили стрелки сборной команды и к Олимпиаде 1980 г. в г. Москве была разработана новая модель пистолета для скоростной стрельбы ХР-79 и изготовлено Разореновым В. 8 штук для членов сборной команды. А. Кузьмин довел рекорд СССР из ХР-79 до 600 очков из 600 возможных. Кроме А. Кузьмина мастер спорта Токарев В. дважды показывал результат в 600 очков из ХР-64. На Олимпийских играх в Москве "олимпийщики" выступили неудачно заняв 4 и 6-е места: В. Турла и А. Кузьмин показали по 595 очков, проиграв первым трем местам по 1 очку: 1 - 3 место по 596 очков и 4-6 места по 595 очков. Это была необычная плотность результатов и места определились только перестрелкой.

Попытке поставить на производство ХР-79 помешала перестройка: Тульский оружейный завод сделал две партии по 3 шт. опытных образцов в 1990 и 1991 годах и прекратил работы. 8 пистолетов изготовленных в 1979 году и 4 из тульских опытных образцов используются и по настоящее время. Еще 3 экземпляра ХРБ-88 подготовленных (модернизация ХР-79 проведенная Разореновым с Г. Бучукури) к Олимпиаде 1988 года в Сеуле обеспечили победу на ней А. Кузьмину с результатом 599 очков. Эти пистолеты ХР-79 разошлись по союзным республикам СССР, а сейчас находятся в странах СНГ. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) российский стрелок С. Алиференко выиграл очередную золотую медаль в скоростной стрельбе из ХР-79 - 587 очков - из опытного пистолета тульского производства.

После вышеизложенного обзора напрашивается вопрос: что же мы все-таки имели до перестройки? Матчевый пистолет ТОЗ-35 (снят с производства в 1992 году), спортивный револьвер ТОЗ-49 (ТОЗ-36) снят с производства в 1992 году), ИЖ-1 не выпускается с середины 60-х годов, МЦ-55 не выпускается где-то с начала 70-х - 80-х годов, стандартный пистолет ИЖ-ХР-30 и пистолет для скоростной стрельбы ИЖ-ХР-31 сняты с производства в 1980 г., ХР-79 сделано 14 штук (Разореновым В. - 8 шт. и ТОЗ'ом - 6 штук) и ХРБ-88 - 3 шт. работают по настоящее время у ведущих стрелков России и стран СНГ. Разореновым В. были изготовлены в 3 экземплярах спортивные пистолеты ХР-82 и ХР-86 из которых были установлены рекорды СССР (Трейните А. - 597 очков в 1983 г.), а в 1990 году он на базе ХР-79 и ХР-82 скомпоновал стандартный пистолет "Тест" и "передал" фирме "Файнверкбау" (Германия), которая выпускает его под индексом "AW-93" с 1996 года.

Ижевский механический завод продолжает выпуск пистолетов ИЖ-35 и ИЖ-34 в основном по заказам. Кроме этого по договору они поставляют пистолеты ИЖ-35 в полуфабрикатах на фирму "Вальтер", которая "облагораживает" внешний вид, проводит отладку механизмов и выпускает под маркой "Вальтер" совместно с "Байкалом". Но как говорят наши оружейные мастера все проблемы характерные для ИЖ-35 остались. Из такого пистолета "Вальтер" ИЖ-35 стреляет олимпийская чемпионка 1996 г. О. Кузнецова. Она выступает на соревнованиях из пневматического пистолета "Вальтер" и фирма "выделила" ей такой пистолет.

За прошедшие 50 лет ЦКИБ СОО разработал пистолеты для скоростной стрельбы МЦ-1, МЦ-1-1, МЦ-1-2, МЦ-1-2Э, МЦ-1-3, МЦ-1-3М, МЦ-1-3М2, МЦ-57-1 (середина 60-х годов) и МЦ-1-5 - все штучные модели. Ни одна из этих моделей не была поставлена на серийное производство и не получили широкого распространения. В настоящее время из МЦ-1-5 стреляют единицы стрелков, а МЦ-1-3М в основном в молодежной команде. Из модели МЦ-57 (стандартного) практически не стреляют. Ни одна модель спортивных пистолетов ЦКИБ'а не была поставлена на серийное производство.

В сборной команде в скоростной стрельбе около 40% используют ИЖ-34. Ведущие стрелки страны готовятся к Олимпиаде 2004 г. в Афинах - С. Алиференко и С. Поляков стреляют из пистолетов ХР-79, у которых ресурс живучести перекрыт в десятки раз, но продолжают работать. Нет ничего вечного. Достреливаем уже отработавшие по 20 и более лет пистолеты и скоро встанет проблема: а где же новые модели, отвечающие современным требованиям?

Еще стреляют из пистолетов ИЖ-ХР-30 и ИЖ-ХР-31 выпуска 20-ти - 30-ти летней давности, ремонтируют с большим трудом, т.к. нет запасных частей и не всегда можно изготовить сломанные детали, особенно курки. Они ломаются из-за неразумных требований Государственной испытательной станции ЦНИИТОЧМАШ (ГИС), заставивших завод облегчить курки, а производственники с конструкторами и технологами не продумали, как следует, рационально облегчить и сохранить надежность облегченного курка.

И лежат на оружейных складах тиров пистолеты. Их не списывают в надежде отремонтировать эти надежные модели.

Прошло более 12 лет как сняты с производства пистолеты ТОЗ-35 и револьвер ТОЗ-49. Еще есть запасы на складах, то неизвестно на долго ли их хватит.

Нам неизвестно, что нового разрабатывается в промышленности, на наших оружейных заводах и ЦКИБ'е. Скорее всего в ближайшие годы нам, спортсменам и тренерам, ждать нечего. Поэтому стрелки сборной команды постепенно переходят на иностранные модели, благо фирмы заинтересованы в рекламе своих изделий и даже идут на контракты с нашими стрелками и берут часть расходов по выездам на крупные соревнования с условием выступления наших стрелков из их моделей. Сильнейшие стрелки мира - хорошая реклама даже для посредственных изделий.

Особо стоит вопрос о пневматическом оружии. Наша промышленность за все годы прошедшие с момента введения в программу чемпионатов мира и Европы, а это середина 60-х годов, не разработала конкурентоспособные спортивные модели винтовок и пистолетов. Винтовки МЦ-69 и ИЖ-32, пистолеты МЦ-50, МЦ-52 и ИЖ-33 не достигли даже уровня среднего звена в спорте, а лучший отечественный пистолет ИЖ-46 еще не может конкурировать с иностранными моделями фирм Вальтер, Манлихер и Файнверкбау. Наша сборная команда и ее ближайший резерв используют только иностранные модели пневматических винтовок и пистолетов и пульки к ним.

Рыночная экономика и коммерциализация спорта тихой сапой проникает в сознание спортсменов и тренеров, не оставляя места духовным идеалам и патриотизму, которые были в былые времена прочной основой для достижения высоких результатов на крупнейших соревнованиях.

Если до перестройки на чемпионате СССР в состав команд республик или ведомств "прорывались" только мастера спорта, то на чемпионате России сегодня в команды ставят кандидатов в мастера спорта и даже стрелков 1-го разряда. ДОСААФ до 1985 года был основным поставщиком (более 90%) стрелков за счет обучения стрельбе школьников и подготовки разрядников и мастеров спорта среди студентов и рабочей молодежи, то сегодня ее преемник Российская оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО-ДОСААФ) культивирует и финансирует 23 оборонных и технических вида спорта, но среди них нет пулевой стрельбы. Нет в бюджете РОСТО статьи на пулевую стрельбу. Кто повернется лицом к стрелковому спорту?


Заслуженный тренер СССР

по пулевой стрельбе Хайдуров Е.Л.