# Пятый день

Дмитрий Владиславович Сенаторов

26 (о 19).07.19.

Хорошего понемножку,

Плохое - вся наша жизнь.

Поэтому дёгтя ложку

Всегда отыскать спешим.


Пора с тобой распрощаться,

Нижний. С Волгой, Окой.

Немного осталось станций,

И снится нам только покой -

Скоро встреча с Москвой.