# Ночная смена

Марк Романович Вишневецкий

Ночная смена


Лампочка вызова мигала уже несколько минут. Эту дурацкую трубу на втором уровне, наверно, опять прорвало, но Гриша не хотел будить Арчибальда и накрыл переговорник кастрюлей. Сначала кастрюлей накрыл, потом подушкой пришлось. Кастрюля почему-то не приглушала сигнал вызова, скорее наоборот. Накрылся переговорник кастрюлей хорошо, но шумел сильно. Хотя и не видно его было под кастрюлей. Под подушкой он меньше шумел. Но подушку Гриша не хотел использовать для этой цели. Он хотел сам подушкой пользоваться, но... ладно, не судьба, видимо. А всё из-за этой дурацкой кастрюли. И из-за трубы тоже. Гриша прикинул, куда бы приспособить эту кастрюлю... Ага, лампочка вызова отлично накрывалась этой кастрюлей. Вот и хорошо. Проблему с кастрюлей решили. Осталась труба только. Но сигнала вызова не слышно. И лампочки вызова не видно уже. Значит, эту проблему тоже решили, и можно спать дальше. Ух... а подушки-то и нет... А, вот она где, на переговорнике лежит. Гриша снял подушку с переговорника... раздался звук вызова. Нет, не дадут поспать на этом дежурстве.

Гриша был сантехником и ещё гоблином. Нет, наоборот. Он был гоблином сначала и только потом, когда подрос, стал сантехником. Но всё равно остался гоблином. Парадокс. А Арчибальд был его друг. Хотя раньше Арчибальд был аргзгулом. Это был первый прирученный аргзгул, и пока единственный.══Гриша дал ему имя, чтобы с другими аргзгулами не путать. В остальном Арчибальд был таким же, как и остальные аргзгулы. Не отличишь почти. Гриша только по имени их отличал - Арчибальда от аргзгулов остальных. И ещё Арчибальд Гришу любил и не кидался на него. А другие аргзгулы не любили и кидались как психи, когда Гриша мимо них проходил. Но тут его Арчибальд выручал. Когда аргзгулы видели, что Гриша с Арчибальдом, то стояли спокойно и не кидались. Слюнки пускали, но не кидались. Поэтому Гришу всегда посылали на самые опасные участки. А на этом участке, где гнездо светочей, всегда были проблемы с коммуникациями. Там труба не вкопана, а по стене протянута. И то гномы придут, молотами начнут махать, то хумы с алебардами своими. По трубе, в общем, они чаще попадают, чем по светочам. То вентиль снесут, то сочленение расчленят - и так каждый день. А светочи сырость не любят. Если быстро не починить, то жалобы пишут Разва-Гобу. Жалобы-то они пишут, а на сантехников всё равно кидаются. На всех, кроме Гриши. Потому что Гриша один не ходит.

- Ответь уже, что ли, - Арчибальд всё-таки проснулся.

- Алло, дежурка слушает, - сказал переговорнику бодрым голосом Гриша с самым невинным видом. Как будто и не накрывал только что переговорник подушкой. И кастрюлей.

- Срагро... бробротизла... гнгнгн... гн... - ответил переговорник.

- Что там? Опять у светочей прорвало? Сейчас прибуду.

- Кхх кх... бробротизла...

- Кастрюлю сними, - посоветовал Арчибальд, - ты кастрюлей антенну накрыл.

- ...овторяю для тупых. Быстро наверх. Там вас встретят. Срочная работа у гномов.

- Вы что, сдурели? Какие гномы? У них что, сантехников нет? У нас тут в шахтах своей работы по горло. Светочей заливает всё время, и вообще...

- Ты, Гриша, долго не разговаривай. Собирай инструмент и дуй наверх. А то будешь по горло в... там узнаешь, где по горло тебе будет. Приказ Разва-Гоба. Всё.

- Ты слышал, Арчи? - пожаловался Гриша. Хоть бы одна ночная смена нормальная была... То светочи, то ещё что, а теперь к гномам.

Арчибальд молча взял ящик с инструментом и подтолкнул Гришу к двери. Он вообще был неразговорчив, этот аргзгул по имени Арчибальд.

Наверху, у входа в шахты, Гришу поджидали два гнома. Коллеги. Наверно, их не предупредили насчёт Арчибальда. Потому что когда вслед за Гришей из ворот вышел аргзгул, один гном моментально исчез. Гриша даже не успел заметить, в какую сторону тот убежал. У второго гнома борода стала дыбом. За неимением оружия гном выхватил вантуз и встал в стойку.

- Расслабься, парень, - успокоил его Гриша, - это мой помощник Арчибальд. Он не опасен. Лучше расскажи, что там у вас случилось.

Гнома звали Горбуж. С опаской оглядываясь на Арчибальда, Горбуж рассказал, что забилась труба. Но не простая труба, а секретная. Целый год гномы скрытно прокладывали эту трубу от Кхатога к подводной лодке, что рядом с охраной хумов на западном побережье. И вот эта труба забилась. Ремонтные работы с поверхности проводить было невозможно. Потому что хумы там, опасно очень. Нужно изнутри, но гном в трубу не пролезет, а гоблину в самый раз. Ну принц Корагор и попросил Разва-Гоба.

- А зачем нужна эта труба? - поинтересовался Гриша.

- Точно не знаю. Но разное говорят. Одни говорят, что на подводной лодке много горючего осталось, надо его откачать. Другие говорят, что наоборот, - на подводной лодке горючее кончилось и надо его закачать. А кто-то говорит, что по этой трубе будут скрытно воинов перемещать, прямо к охране хумов. Наступление готовят. Непонятно, конечно, как воин тут пролезет, но ладно. У этой трубы и название есть - принц её называет горизонталью власти. А вот и труба.

Труба действительно оказалась Грише по размеру. Для первого раза он не стал брать инструменты и пополз налегке. Когда что-нибудь берёшь с собой, всегда оказывается, что это не то, что нужно. Арчибальд и Горбуж остались, конечно, ждать. Арчи не хотел отпускать Гришу одного, даже пытался втиснуться в трубу, но смог всунуть только голову и одну лапу. Вытаскивали его минут десять. В итоге Арчи привязал к Гришиной ноге верёвку и встал у входа, с обиженным видом держа моток. Гриша пополз.

Труба была сухой и сравнительно чистой. Если не считать помёта варанов. Но для сантехника помёт не преграда. Хотя ползти от этого было не легче. Похоже, варанам эта труба приглянулась. Ползти было не так трудно, как долго. Верёвку с ноги Гриша давно отвязал. Никакой верёвки всё равно не хватило бы, учитывая общую длину трубы. Через час Гриша нашёл кость, ранее принадлежавшую варану. Сейчас она не принадлежала никому и тихо себе лежала в трубе. Гриша пополз осторожнее. Как бы не наткнуться на того, кто отобрал эту кость у варана. Через пару метров костей стало много, а потом Гриша нашел вараний хвост. А за хвостом в свете фонаря блеснули два красных глаза. Другой гоблин-сантехник удивился бы, наверно: у варанов глаза спереди, а не сзади. Возможно, другой сантехник заинтересовался бы вараном с глазами на хвосте. Но не Гриша. Гриша не стал удивляться, а начал потихоньку отползать.

И правильно. Потому что гигантская крыса отпустила вараний хвост и рванулась к Грише. Огромные зубы клацнули рядом с Гришиной головой. Гриша отползал. Крыса продолжала рваться вперёд, но у неё не очень-то получалось. Она явно переела варанов и застряла. Развернуться в трубе было невозможно, поэтому ползти назад было трудно. Но Гриша проделал это гораздо быстрее.

- Ну что там? Что делать будем? - озабочено спросил Горбуж. - Можно это починить?

- Ничего чинить не надо. Поставьте с той стороны сетку, чтобы всякая живность не залезала. А с этой стороны пусть кто-нибудь дежурит и не пускает в трубу варанов. А после того как вылезет крыса, поставьте сетку и с этого конца трубы.

- Какая крыса? Там крыса застряла? Может, её надо вытащить как-нибудь оттуда?

- Не надо её вытаскивать. У неё всего один вараний хвост остался. Вот доест, опростается и сама вылезет. Только варанам не давайте в трубу заползать. А то эта крыса никогда не вылезет. Пойдём, Арчи, наверно, у светочей уже трубу прорвало. До конца смены ещё два часа. Починим. Всё равно дежурство насмарку.